\section{Technologieübersicht}

\begin{figure}[htb]
\centering
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{img/classDiagram/HybridCrypt.png}
\caption[HybridCrypt UML]{Die Verwendung und Abhängigkeiten von HybridCrypt.}
\label{fig:HybridCryptUml}
\end{figure}

\subsection{HybridCrypt}

Die HybridCrypt macht die gesamte Schüssel Verwaltung und hat keinerlei Einfluss auf die GUI. 

\subsection{CryptException}

Die Hauptfunktion der von \lstinline|std::cryptexception| abgeleiteten Klasse, ist eine Fehlermeldung für den Nutzer und einen Exitcode für die Konsole zur Verfügung zu stellen. 

\subsection{Verschlüsselung}

\subsubsection{RSA}

