\section{Technologieübersicht}

\subsection{HybridCrypt}

Die HybridCrypt macht die gesamte Schüssel Verwaltung und hat keinerlei Einfluss auf die GUI. 

\subsection{CryptException}

Die Hauptfunktion der von \lstinline|std::cryptexception| abgeleiteten Klasse, ist eine Fehlermeldung für den Nutzer und einen Exitcode für die Konsole zur Verfügung zu stellen. 

\subsection{Verschlüsselung}

\subsubsection{RSA}

