From e2d6f30489cf7e43730e0e32c8cd4d8e00842b8b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Talarczyk <talarczyk.martin@fh-swf.de>
Date: Mon, 7 Sep 2015 14:07:11 +0200
Subject: Füge lib für Fluss diagram hinzu und erstelle programm fluss Diagramm
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 03Hauptteil.tex | 17 ++++++++++++++++-
 1 file changed, 16 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to '03Hauptteil.tex')

diff --git a/03Hauptteil.tex b/03Hauptteil.tex
index 5401831..96b1448 100644
--- a/03Hauptteil.tex
+++ b/03Hauptteil.tex
@@ -3,5 +3,20 @@
 \subsection{Grafische Oberfläche}
 
 %Version mit Anfänglicher einlesung des Schlüssel Paares 
-Die Grafische Oberfläche beginnt mit einer einlesen eine Schlüsselpaares des Benutzers und der Password abfrage für den Privaten Schlüssel 
+Die Grafische Oberfläche beginnt mit dem einlesen eine Schlüsselpaares des Benutzers und der Password abfrage für den Entschlüsselung des Privaten Schlüssel. Dies ist notwendig um ein reibungsloses und einfachen Programm Führung zu ermöglichen. anschliesten gelangt der Benutzer auf die verschlüsselunges oberfläche mit datei einlese möglichkeit und Anzeigefeld
  
+
+	\begin{tikzpicture}[sibling distance=10em,
+	every node/.style = {shape=rectangle, rounded corners,
+		draw, align=center,
+		top color=white, bottom color=blue!40}]]
+	\node {Schlüssel Abfrage}
+	child{ node { Hauptoberfläche } 
+		child{ node { Entschlüsseln } }
+		child{ node { Verschlüsseln }
+		%	child{ nobe { EmpfängerEingabe } }
+			 }
+		 };
+	\end{tikzpicture}
+	
+	
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.3-70-g09d2

