From 2537f055b45dd878d9800bc08a23a9e2beeb2a72 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stefan Suhren <suhren.stefan@fh-swf.de>
Date: Mon, 28 Sep 2015 20:26:06 +0200
Subject: Überarbeite das HybridCrypt UML und füge es ein
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 03-01Ueberblick.tex | 7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)

(limited to '03-01Ueberblick.tex')

diff --git a/03-01Ueberblick.tex b/03-01Ueberblick.tex
index 98bbd71..37d7832 100644
--- a/03-01Ueberblick.tex
+++ b/03-01Ueberblick.tex
@@ -1,5 +1,12 @@
 \section{Technologieübersicht}
 
+\begin{figure}[htb]
+\centering
+\includegraphics[width=0.8\linewidth]{img/classDiagram/HybridCrypt.png}
+\caption[HybridCrypt UML]{Die Verwendung und Abhängigkeiten von HybridCrypt.}
+\label{fig:HybridCryptUml}
+\end{figure}
+
 \subsection{HybridCrypt}
 
 Die HybridCrypt macht die gesamte Schüssel Verwaltung und hat keinerlei Einfluss auf die GUI. 
-- 
cgit v1.2.3-70-g09d2

